\hypertarget{group___buffered_stream_reader}{}\section{Constants}
\label{group___buffered_stream_reader}\index{Constants@{Constants}}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{group___buffered_stream_reader_ga5a70489b1e5c32585eb23e2a4423c8f9}\label{group___buffered_stream_reader_ga5a70489b1e5c32585eb23e2a4423c8f9}} 
const \hyperlink{group___buffered_stream_reader_ga5a70489b1e5c32585eb23e2a4423c8f9}{Qore\+::\+Default\+Stream\+Buffer\+Size} = 4096
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The default buffer size for the \hyperlink{class_qore_1_1_buffered_stream_reader}{Buffered\+Stream\+Reader} class. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
