\hypertarget{_q_c___buffered_stream_reader_8dox_8h_source}{}\doxysection{QC\+\_\+\+Buffered\+Stream\+Reader.\+dox.\+h}

\begin{DoxyCode}{0}
\DoxyCodeLine{1 }
\DoxyCodeLine{2 \textcolor{keyword}{namespace }\mbox{\hyperlink{namespace_qore}{Qore}} \{}
\DoxyCodeLine{4 }
\DoxyCodeLine{18 \textcolor{keyword}{class }\mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_buffered_stream_reader}{BufferedStreamReader}} : \textcolor{keyword}{public} \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_stream_reader}{StreamReader}} \{}
\DoxyCodeLine{19 }
\DoxyCodeLine{20 \textcolor{keyword}{public}:}
\DoxyCodeLine{22 }
\DoxyCodeLine{28  \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_buffered_stream_reader_a064ea2a4b081059c812e735379477257}{constructor}}(\mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_input_stream}{Qore::InputStream}} is, \_\_7\_ \textcolor{keywordtype}{string} encoding, \textcolor{keywordtype}{int} bufsize = \mbox{\hyperlink{group___buffered_stream_reader_ga5a70489b1e5c32585eb23e2a4423c8f9}{DefaultStreamBufferSize}});}
\DoxyCodeLine{29 \};}
\DoxyCodeLine{33 }
\DoxyCodeLine{35     \textcolor{keyword}{const} \mbox{\hyperlink{group___buffered_stream_reader_ga5a70489b1e5c32585eb23e2a4423c8f9}{DefaultStreamBufferSize}} = 4096;}
\DoxyCodeLine{37 \}}

\end{DoxyCode}
