\hypertarget{_q_c___stream_pipe_8dox_8h_source}{}\doxysection{QC\+\_\+\+Stream\+Pipe.\+dox.\+h}

\begin{DoxyCode}{0}
\DoxyCodeLine{1 }
\DoxyCodeLine{2 \textcolor{keyword}{namespace }\mbox{\hyperlink{namespace_qore}{Qore}} \{}
\DoxyCodeLine{4 }
\DoxyCodeLine{70 \textcolor{keyword}{class }\mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_stream_pipe}{StreamPipe}} \{}
\DoxyCodeLine{71 }
\DoxyCodeLine{72 \textcolor{keyword}{public}:}
\DoxyCodeLine{74 }
\DoxyCodeLine{80  \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_stream_pipe_a9276f076d1fdbf032bd13370626c5feb}{constructor}}(\textcolor{keywordtype}{bool} syncClose = \mbox{\hyperlink{group__boolean__constants_ga3ba2df91713a6249449347131ea526c3}{True}}, timeout timeout\_ms = -\/1, \textcolor{keywordtype}{int} bufferSize = 4096);}
\DoxyCodeLine{81 }
\DoxyCodeLine{82 \textcolor{keyword}{public}:}
\DoxyCodeLine{84 }
\DoxyCodeLine{86 \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_pipe_input_stream}{PipeInputStream}} \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_stream_pipe_a73047700e49178f9c1ec3015068f3db0}{getInputStream}}();}
\DoxyCodeLine{87 }
\DoxyCodeLine{88 \textcolor{keyword}{public}:}
\DoxyCodeLine{90 }
\DoxyCodeLine{92 \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_pipe_output_stream}{PipeOutputStream}} \mbox{\hyperlink{class_qore_1_1_stream_pipe_a24a7d09e306d09c62fea5c270af1f2db}{getOutputStream}}();}
\DoxyCodeLine{93 \};}
\DoxyCodeLine{94 \}}

\end{DoxyCode}
